<p><img src="images/img/clinic/likari/IMG_4255.jpg" alt="" width="720" height="1080" loading="lazy" data-path="local-images:/img/clinic/likari/IMG_4255.jpg" /></p>
<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Аудіометрист</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Категорія</strong> — друга</span></p>
<p><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Стаж</strong> <strong>роботи</strong> — 40 років</span></p>
<p><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Освіта</strong>: Миколаївське медичне училище</span></p>